usdt全球娱乐城

    KJ743煤矿冲击地压监测系统
    返回上一级



    冲击地压是指煤矿井巷或工作面周围煤(岩)体由于弹性变形能的瞬时释放而产生的突然、剧烈破坏的动力现象,常伴有煤(岩)体瞬时位移、抛出、巨响及气浪等。


    KJ743煤矿冲击地压(地应力)监测系统是我公司研发的新一代应力型监测系统,适用于煤矿冲击地压、煤与瓦斯突出等矿山灾害的预警和监测。监测系统实时无线监测工作面和巷道周围的煤体和岩体的应力,并诊断和预报发生冲击地压及煤与瓦斯突出危险区域和危险程度,为矿井安全生产提供科学依据。


    1a9da6012a02207eeeae951f3f773b12.png




    微信公众号
      联系客服
      400-6216-777


    【网站地图】【sitemap】