usdt全球娱乐城

    KJ216/653煤矿顶板无线监测系统
    返回上一级


    该系统为我国第一套专用于井工开采矿井的顶板安全的实时在线监测和预警系统。系统应用了传感技术、数据采集技术、总线技术、网络通讯技术、计算机软件处理技术。监测内容包含了采煤工作面支架工作阻力监测、掘进及回采巷道顶板、围岩运动监测、 锚网支护应力监测、采场煤岩支撑应力监测、超前支护单体支柱工作阻力监测等。该系统应用后可形成全矿井的顶板安全多元化在线综合监测、分析、预警。


    2dd8f5b636f56c3de98410df53e68ac9.png


    微信公众号
      联系客服
      400-6216-777
    【网站地图】【sitemap】