usdt全球娱乐城

  • 矿山压力GIS管控平台(一张图)
    返回上一级


    “一张图”是将地理信息系统gis图和矿井采掘工程平面图进行一体化融合,可以产生预警信息,进行报警提示。“一张图”实现了采掘工程平面图上直观显示巷道顶板离层点、离层数据、离层报警点、离层曲线、安全云图显示,直观实时显示综采压力、围岩移动等。集合采掘工程平面图地质情况,可以更加直观显示离层点、应力集中区附近地质构造情况,以准确判断巷道压力来源,为采取科学合理支护提供理论依据。


    矿山压力GIS管控平台研发伊始就立足数字化、信息化、智能化,克服原有顶板在线监测系统的局限性、滞后性,向智慧矿井发起冲锋。在多个矿井使用过程中,发现收效明显。从经济效益方面,通过分析判断,对没有离层变化的地点,就不需要加强支护,避免了二次补强支护,省出时间去关注顶板变化大的地点,同时可以节省大量的支护材料;对某些现场看见没有变化的地点,但从“一张图”上如果显示报警,顶板离层变化较大,则必须无条件进行加强顶板支护,达到了安全就是******的效益;同时减轻了职工劳动强度,释放了劳动力,达到了减人提效的目的。





    编组 34@0.5x.png

    微信公众号
      联系客服
      400-6216-777
    【网站地图】【sitemap】