usdt全球娱乐城

矿压监测联网平台
返回上一级

矿压监测联网平台是usdt全球娱乐城usdt全球娱乐城公司基于数字化矿山的理解及多年的煤矿企业信息化建设的经验,提出的一整套数字化矿山解决方案。该项目建立在数字化、信息化、智能化、集成化基础上的,由计算机网络管理的管控一体化系统,集成集团公司各煤矿现有监测系统数据,通过统一的信息门户的建设,最终实现各系统之间的数据整合、界面整合,从而为企业领导提供综合的办公门户。主要用于集团公司对所辖煤矿企业各矿的安全生产进行实时监控、远程监管、资源共享和科学管理。监管部门能通过该系统平台及时掌握所辖煤矿的安全和生产状况,及时发现安全隐患,跟踪隐患的整改和处理情况,同时对监测信息进行综合性动态分析,为领导决策提供依据,将事故消灭在萌芽状态,达到安全损失的最小化。


779faffe9d2d707180f60ea463124934_720.png

微信公众号
  联系客服
  400-6216-777
【网站地图】【sitemap】