usdt全球娱乐城

煤矿顶板动态监测预警系统
返回上一级

山西焦煤西山煤电屯兰矿历来将顶板管理作为矿井管理的重中之重。但由于井下工作面多、巷道多,系统查看、分析工作面或巷道压力、顶板离层情况需要从usdt全球娱乐城KJ216/653系统多步调。僮鞣彼,且不能结合地质情况分析。为了解决这一问题,usdt全球娱乐城(山东)矿业科技有限公司和屯兰矿生产技术科于2020年10月份与深度合作,共同研发了“屯兰矿顶板动态监测平台(简称一张图)”,于2021年3月24日成功上线。结合屯兰矿实际应用中的痛点及具体需求我公司升级了顶板动态监测系统软件、新开发了矿山压力监测一张图平台和矿山压力监测集成平台。


登录备份 (1).png


主页.png




微信公众号
  联系客服
  400-6216-777
【网站地图】【sitemap】