usdt全球娱乐城

KJ623冲击地压地音监测系统
返回上一级

冲击地压是矿山压力的一种特显现形式,可描述为:矿山采动(采掘工作面)诱发高强度的煤(岩)变形能瞬时释放,在相应采动空间引起强烈围岩震动和挤出的现象。是我国煤矿常见的重大事故灾害。冲击地压引起人员伤亡和设备损坏,不仅发生在推进的工作面现。铱赡懿氨湫文苁头欧段У南锏、峒室,特别是存在高应力集中的空间部位。


KJ623煤矿用冲击地压地音监测系统是采用地音监测法进行矿井冲击危险性评估的专用设备,利用监测网络对现场进行实时监测,其监测区域一般集中在主要生产空间(主要包括回采工作面和掘进工作面)。系统可监测震动频率为28~2000Hz的地音事件。应用该系统可以实现对监测区域内较弱震动事件进行实时监测,经过系统软件的统计分析后,可以对监测区域当前的危险等级进行评估。


3cc9fa76ac2aa0e28e7500380e6054da_720.png

微信公众号
  联系客服
  400-6216-777
【网站地图】【sitemap】